%%
%%%       Mdanbox-hinagata.tex
%%%       Copyright (c) 2002 Manabu YAMADA, all rights reserved.
%%%
\documentclass[a4j,10pt,twocolumn]{jarticle}
%

% Mdanbox-labe スタイルファイル使用を宣言.
% クラスオプションとして twocolumn を使用することを推奨する.
\usepackage{Mdanbox-label}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% 本文開始
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\begin{document}

%
% デフォルトではコンパイルした日付が出力される.
% もし日付を変えたい場合は \Mtoday コマンドを使用.
%	\Mtoday{YYYY}{MM}{DD}
% / / だけを出力したい場合
%	\Mtodayfalse
%  を宣言すること.
%
%\Mtodayfalse
\Mtodaytrue

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% ○保証人欄に出力する文字列の定義: \Mhosyouninn{}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\Mhosyouninn{村上 真也}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% ○管理者欄に出力する文字列の定義: \Mroot{}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\Mroot{村上 真也}

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% ○書籍リスト登録マクロ: \Mlist{}
%
% ダンボックス毎に{}で区切り, デリミタとしてカンマ(,)を用いる.
% 各ダンボックス内のエントリもカンマで区切って記述.
% ※途中改行コードが入っては行けない. 
% したがって,改行する場合は改行コード前に"%"をいれること.
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%\Mlist{{a,b,c,d,e,f,g},{b},{c},{d},{e},{f}}%

\small

\Mlist{{Java言語で学ぶデザインパターン入門 (結城 浩),憂鬱なプログラマのためのオブジェクト指向開発講座 (Tucker!)},{IPv6エッセンシャルズ 第二版 (Silvia Hagen),ユニバーサルHTML/XHTML (神崎 正英),よしだともこのルート訪問記 書籍版 (吉田 智子),マイクロプロセッサ・アーキテクチャ入門 (中森 章)},{プログラミング作法 (Kernighan\texttt{,} Pike),デーモン君のソース探検 (氷山 素子),プログラミング・テクニック (多治見 寿和),プログラミング・テクニック アドバンス (多治見 寿和),Write Great Code Vol.1 (Randall Hyde)},{Cプログラミング専門課程 (藤原 博文),プログラミング言語C 第2版 (Kernighan\texttt{,} Ritchie),C実践プログラミング 第3版 (Steve Oualline)},{UNIXプログラミング環境 (Kernighan\texttt{,} Pike),The Haskell School of Expression (Paul Hudak),リスト遊び -Emacsで学ぶLispの世界- (山本 和彦),やさしいEmacs-Lisp講座 (広瀬 雄二),Fortran90入門 (新井 親夫)},{はじめてのPerl (Randal L. Schwartz),Rubyを256倍使うための本 無道編 (青木 峰郎),Rubyを256倍使うための本 極道編 (助田 雅紀),Rubyを256倍使うための本 網道編 (ただただし\texttt{,} arton),Rubyデスクトップリファレンス (まつもと ゆきひろ)},{dRubyによる分散オブジェクトプログラミング (関 将俊),オブジェクト指向スクリプト言語Ruby (まつもと ゆきひろ\texttt{,} 石塚 圭樹),プログラミングRuby (Dave Thomas\texttt{,} Andy Hunt)},{Rubyを256+倍使うための本 場外乱闘編 (Rubyを256倍使う会),The Ruby Way (Hak Fulton),Rubyソースコード完全解説 (青木 峰郎)},{Linkers \& Loaders (John R. Levine),FreeBSDのブートプロセスをみる (白崎 博生),FreeBSDカーネル入門 (大木 敦雄)},{UNIXカーネルの設計 (Marurice J. Bach),最前線UNIXのカーネル (Uresh Vahalia),BSDカーネルの設計と実装 (Marshall Kirk McKusick\texttt{,} George V. Nevill-Neil)},{入門Mule (久野 靖),UNIXの基礎概念 (久野 靖),パソコンにおける日本語処理／文字コードハンドブック (川俣 晶),ソフトウェア入門 第2版 (阿部 圭一),ZFS 仮想化されたファイルシステムの徹底活用(長原 宏治\texttt{,} 佐藤 通敏\texttt{,} 今井 悟志\texttt{,} 加藤 久慶)},{暗号技術入門 秘密の国のアリス (結城 浩),実用SSH (Daniel J. Barret\texttt{,} Richard E. Silverman\texttt{,} Robert G. Byrnes)},{X11による画像処理基礎プログラミング (柴山 守)},{入門Make \& RCS (伊藤 和人),GDBデバッギング入門 (Stallman\texttt{,} Pesch),GNU Make (Robert Mecklenburg),プログラミングに活かすデータ構造とアルゴリズムの基礎知識 (今泉 貴史)},{TCP/IP ネットワーク管理 (Craig Hunt),TCP/IP スタンダード (梅田 峰子),TCP/IP セキュリティ (久米原 栄)},{The UNIX Super Text 上,The UNIX Super Text 下,キャンパス情報リテラシー (千葉大学情報処理教育研究会)},{Waves in the Ocean and Atmosphere (Pedlosky),The Physics of Atmospheres Third Edition (Houghton),An Introduction to Atmosphereic Physics (Andrews),Atmospheric Science Second Edition (Wallace\texttt{,} Hobbs)},{An Introduction to Dynamic Meteorology Third Edition (Holton),An Introduction to Dynamic Meteorology Fourth Edition (Holton),Magnetohydrodynamic Turbulence (Biskamp)},{気象予報の物理学 (二宮 洸三),一般気象学 【第2版】 (小倉 義光),基礎気象学 (浅井 冨雄\texttt{,} 新田 尚\texttt{,} 松野太郎),惑星気象学 (松田 佳久),総観気象学入門 (小倉 義光)},{スペクトル法による数値計算入門 (石岡 圭一),気象研究ノート スペクトルモデル入門 (大関 誠),Chebyshev and Fourier Spectral Methods Second Edition (Revised) (Boyd),Numerical Methods for Wave Equations in Geophysical Fluid Dynamics (Durran)},{常微分方程式の数値解法 (三井 斌友),パソコン物理実地指導 (牧野 淳一郎),流体力学 (吉澤 徴),流体力学 (巽 友正)},{新装版 統計力学 (久保 亮五),統計力学 (長岡 洋介),非平衡系の統計力学 (北原 和夫)},{The Variational Principles of Mechanics (Lanczos),力学の解ける問題と解けない問題 (吉田 春夫),とんでる力学 (牧野 淳一朗),な〜るほど！の力学 (伊東 敏雄),解析力学 (宮下 精二),解析力学(新物理学シリーズ) (江沢 洋),な〜るほど！の波と光 (伊東 敏雄)},{電気・電子系の応用数学 (奥澤 隆志\texttt{,} 鎌倉 友男),理工学のための応用数学I (弥永 学 ほか),物理のための応用数学 (小野寺 嘉孝),解析概論 改訂第三版 (高木 貞治)},{Conceptual Mathematics (Lawvere \& Schanuel),差分と超離散 (広田 良吾\texttt{,} 高橋 大輔),多様体の基礎 (松本 幸夫)},{理工系の複素関数論 (殿塚 勲\texttt{,} 河村 哲也),複素関数概説 (今吉 洋一),物理のための数学入門 複素関数論 (有馬 朗人\texttt{,} 神部 勉),物理とグリーン関数 (今村 勤)},{改訂新版 電子回路設計の基礎知識 (塩沢 修),図解 よくわかる ディジタルIC回路の基礎 (松田 勲\texttt{,} 伊原 充博),電気回路 (鎌倉 友男\texttt{,} 上 芳夫\texttt{,} 渡辺 好章),IU 電気回路A (佐冶 学),IU 電気回路B (日比野 倫夫),図解・わかる電子回路 (加藤 肇\texttt{,} 見城 尚志\texttt{,} 高橋 久),+GAINER―PHYSICAL COMPUTING WITH GAINER (GainerBook Labo\texttt{,} くるくる研究室)},{電磁気学 (中山 正敏),電気磁気学 (小塚 洋司),改訂版 現代化学の基礎 (山内 淳\texttt{,} 馬場 正昭),量子化学 (中田 宗隆),電子デバイス工学 (古川 静二郎\texttt{,} 荻田 陽一郎\texttt{,} 浅野 種正)},{なっとくする相対性理論 (松田 卓也\texttt{,} 二間瀬 敏史),相対性理論 (窪田 高弘\texttt{,} 佐々木 隆),相対性理論入門講義 (風間 洋一),熱物理学 第2版 (Kittel),な〜るほど！の熱学 (伊東 敏雄),熱力学の基礎 (清水 明)},{はじめての数論 (Silverman),初学者のための整数論 (Weil),基本統計学 (本田 勝),統計学入門 (東大数学教室編),自然科学の統計学 (東京大学教養学部統計学教室編)},{群論入門 [新訂版] (国吉 秀夫\texttt{,} 高橋 豊文),入門微分積分 (三宅 敏恒),微分方程式概論 (神保 秀一),新微分方程式対話 [改訂版] (笠原 晧司),熱・波動と微分方程式 (俣野 博\texttt{,} 神保 道夫)},{微分積分 線形代数 数学演習 (田吉 隆夫 ほか),プログラミングのための線形代数 (平岡 和幸\texttt{,} 堀 玄),入門線形代数 (三宅 敏恒),改訂増補 線形代数と固有値問題 (笠原 晧司),固有値問題30講 (志賀 浩二),テンソル (石原 繁)},{Differential Forms with Applications to the Physical Sciences (Harley Flanders),微分形式とその応用 (栗田 稔),ベクトル解析30講 (志賀 浩二),数学完全ガイダンス},{2004\texttt{,}2005年度気象学会予稿集},{2006\texttt{,}2007年度気象学会予稿集},{2008\texttt{,}2009年度気象学会予稿集},{天気 2005/3(52)-2006/7(53)},{天気 2006/8(53)-2008/3(55)},{天気 2008/4(55)-2009/10(56)},{天気 2009/11(56)-},{日本流体力学会 年会2008 講演要旨集,日本流体力学会 年会2009 講演要旨集,日本流体力学会 年会2009 拡張要旨集},{数学セミナー 2006/3\texttt{,} 2006/6\texttt{,} 2007/3,数理科学 2006/11,天文月報 2005 No.1,気象研究ノート 202号 東南アジアのモンスーン気候学 第一章(山中 大学)},{FreeBSD Press No.1-7},{FreeBSD Press No.8-15},{FreeBSD Press No.16-18,BSD Magazine No.19\texttt{,}20,BSD Magazine the DVD 2004,FreeBSD Expert 2006},{量子力学I (猪木 慶治\texttt{,} 川合 光),量子力学II (猪木 慶治\texttt{,} 川合 光),新版 量子論の基礎 (清水 明),量子物理学 (齋藤 理一郎),量子力学I (Gasiorowicz)},{関数解析 (岡本 久\texttt{,} 中村 周),新版 応用のための関数解析 その考え方と技法 (吉田 善章),理解から応用への関数解析 (藤田 宏),アントンのやさしい線形代数 (Anton)},{新版 基礎からの力学系 (小室 元政),カオス(1) 力学系入門 (アリグッド\texttt{,} サウアー\texttt{,} ヨーク著\texttt{,} 津田 一郎監訳),カオス(2) 力学系入門 (アリグッド\texttt{,} サウアー\texttt{,} ヨーク著\texttt{,} 津田 一郎監訳),カオス(3) 力学系入門 (アリグッド\texttt{,} サウアー\texttt{,} ヨーク著\texttt{,} 津田 一郎監訳),力学と微分方程式 (高橋 陽一郎)},{Nonlinear Waves and Weak Turbulence (Zakharov\texttt{,} Ed),Chemical Oscillations\texttt{,} Waves\texttt{,} and Turbulence (Kuramoto),散逸構造とカオス (森 肇\texttt{,} 蔵本 由紀),乱流理論の基礎 (後藤 俊幸)},{Microsoft Office Professional 2007 アカデミック,Microsoft Office Visio Professional 2007 アカデミック},{Microsoft 7 Professional,ノートン アンチウィルス2010}}

% ラベル出力命令 \Mlistshow
%
\Mlistshow

\end{document}

