\Dchapterhead

\section{�ϵ�ξ��}

������������λ������ϵ��絤�ϸ��� CO$_2$ �絤��
���Τ����.
CO$_2$�絤�ϸ��ߤ�N$_2$ �絤�ˤɤ���äƿʲ����Ƥ����Τ�������?
��������򰷤ä��Τ� Tajika and Matsui (1991) �Ǥ���.
��ʬŪ�˹ͻ���Ԥʤä���ΤȤ���Berner, Walker �ʤɤ⤤��.

\vspace{5mm}

����ú�ǽ۴Ĥ�� �Τ褦�˥�ǥ벽����.
�絤�� CO$_2$ ��ú��������Ȥ��Ƴ��Τ��Ϥ�����
(�絤�ȳ��Τϲ���ʿ�դˤ���Ȳ��ꤹ��).
�������ú���������ۥ�����(Ca$^{2+}$, Mg$^{2+}$)��ȿ������
ú������Ȥ��Ƴ�������Ѥ���.
ú������ϥץ졼�ȱ�ư�Τ���˳��¤ޤǱ��Ф��.
���ΰ������ϵ����������߹��߻Ĥ����Φ���ղä����.
���߹����ú������Ϲⲹ���ⰵ�ξ�ﲼ��ʬ�򤵤�
�絤��æ��������.
��Φ���ղä��줿ú���������������ʬ�򤵤�
ú�Ǥ�ú��������Ȥ��Ʋ������Ϥ����߳��Τ˱��Ф��.

\vspace{5mm}

Tajika and Matsui (1991) �ˤ���̤�� �˼���.
������������ᥫ�˥���ˤ�ä��絤����CO$_2$ �������
N$_2$ ������ʬ�ˤʤ��ͻҤ����ƤȤ��.

        \begin{figure}
           \begin{center}
           \Depsf[150mm][150mm]{ps/tm90_1.ps}
           \end{center}
           \caption{�ܥå�����ǥ�γ�ǰ��.}
           \label{tm90:fig1}
        \end{figure}

        \begin{figure}
           \begin{center}
           \Depsf[150mm][150mm]{ps/tm90_11.ps}
           \end{center}
           \caption{�絤�β��ؿʲ�.}
           \label{tm90:fig2}
        \end{figure}

\section{�����ξ��}

��������Ͻ����˿夬�����Ƥ���.
Ǯ���ˤ�����H$_2$O ���糰���ˤ����ǤȻ��Ǥ�ʬ�򤵤��.
���Ǥ�hydrodynamic escape �Ƕ������餤�ʤ��ʤäƤ��ޤ�, 
���Ǥ�Ŭ���ˤɤ����˾ä���.
��������, CO$_2$ �����ʬ�Ȥ�������絤���Ǥ���.

\section{�����ξ��}


\section{�ޤȤ�}

����ޤǤη�̤�ǽ�οޤ��б������Ƥߤ�.
���ᤷ�˽񤤤Ƥߤ��Τ��� \ref{saigo} �Ǥ���.

        \begin{figure}

           \vspace{150mm}

           \caption{�ƤӲ������������ϵ�ΰ��ִط�.}
           \label{saigo}
        \end{figure}


